 -1.343631645E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.338700E+00  dx in pixels
 -3.432260E+01  dy in pixels
      1.017382  scalx
      1.019475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
