 -1.085401402E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.953854E+00  dx in pixels
 -3.552719E+01  dy in pixels
      1.016052  scalx
      1.021862  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
