 -1.334315902E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.109900E+00  dx in pixels
 -3.453870E+01  dy in pixels
      1.017289  scalx
      1.019970  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
