 -1.112167872E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.842721E-01  dx in pixels
 -3.566449E+01  dy in pixels
      1.014027  scalx
      1.022836  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
