 -1.391848172E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.101100E+00  dx in pixels
 -3.517820E+01  dy in pixels
      1.015183  scalx
      1.021678  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
