 -1.049077060E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.498637E+00  dx in pixels
 -3.286453E+01  dy in pixels
      1.014860  scalx
      1.021864  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
