 -1.372546860E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.904100E+00  dx in pixels
 -2.521040E+01  dy in pixels
      1.017456  scalx
      1.020808  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
