 -1.048109193E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.249248E+00  dx in pixels
 -3.291660E+01  dy in pixels
      1.014704  scalx
      1.022042  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
