 -1.372817493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.068800E+00  dx in pixels
 -2.636770E+01  dy in pixels
      1.017427  scalx
      1.020735  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
