 -1.048534866E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.969774E+00  dx in pixels
 -3.292174E+01  dy in pixels
      1.015631  scalx
      1.021467  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
