 -1.341234565E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.768600E+00  dx in pixels
 -3.101020E+01  dy in pixels
      1.016798  scalx
      1.021830  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
