 -1.074557901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.843521E+00  dx in pixels
 -3.246344E+01  dy in pixels
      1.014165  scalx
      1.022178  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
