 -1.355449501E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.272900E+00  dx in pixels
 -3.263480E+01  dy in pixels
      1.016482  scalx
      1.021054  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
