 -1.349429241E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.004300E+01  dx in pixels
 -3.115610E+01  dy in pixels
      1.017237  scalx
      1.019545  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
