 -1.064294632E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.439120E+00  dx in pixels
 -3.040474E+01  dy in pixels
      1.013340  scalx
      1.023132  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
