 -1.363157332E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.083360E+01  dx in pixels
 -3.135220E+01  dy in pixels
      1.015709  scalx
      1.021840  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
