 -1.064537514E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.225347E+00  dx in pixels
 -3.254375E+01  dy in pixels
      1.018975  scalx
      1.016175  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
