 -1.364006914E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.693400E+00  dx in pixels
 -3.225140E+01  dy in pixels
      1.021274  scalx
      1.015074  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
