 -1.167713771E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.028185E+00  dx in pixels
 -3.017747E+01  dy in pixels
      1.012880  scalx
      1.024494  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
