 -1.413743471E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.176640E+01  dx in pixels
 -3.206000E+01  dy in pixels
      1.014850  scalx
      1.023923  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
