 -1.378085951E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.746100E+00  dx in pixels
 -2.699180E+01  dy in pixels
      1.015266  scalx
      1.022350  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
