 -1.075718737E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.098383E+00  dx in pixels
 -3.417530E+01  dy in pixels
      1.013032  scalx
      1.022756  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
