 -1.382536637E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.838600E+00  dx in pixels
 -2.804250E+01  dy in pixels
      1.014766  scalx
      1.022262  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
