 -1.058448869E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.783286E-01  dx in pixels
 -3.368555E+01  dy in pixels
      1.014741  scalx
      1.021993  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
