 -1.064209458E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.760361E+00  dx in pixels
 -3.288839E+01  dy in pixels
      1.014215  scalx
      1.021750  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
