 -1.353357558E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.988200E+00  dx in pixels
 -3.266320E+01  dy in pixels
      1.016516  scalx
      1.020466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
