 -1.077697309E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.598636E+00  dx in pixels
 -3.290747E+01  dy in pixels
      1.015202  scalx
      1.021176  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
