 -1.334181409E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.867300E+00  dx in pixels
 -3.433690E+01  dy in pixels
      1.017110  scalx
      1.020074  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
