 -1.376288662E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.960500E+00  dx in pixels
 -3.231140E+01  dy in pixels
      1.015804  scalx
      1.021730  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
