 -1.385702352E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.640200E+00  dx in pixels
 -3.394230E+01  dy in pixels
      1.015617  scalx
      1.022010  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
