 -1.140802700E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.604680E+00  dx in pixels
 -3.305335E+01  dy in pixels
      1.013547  scalx
      1.023011  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
