 -1.388302000E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.843100E+00  dx in pixels
 -3.451010E+01  dy in pixels
      1.015359  scalx
      1.021887  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
