 -1.406418370E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.527200E+00  dx in pixels
 -3.436660E+01  dy in pixels
      1.011408  scalx
      1.025406  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
