 -1.064119928E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.233934E+00  dx in pixels
 -3.321127E+01  dy in pixels
      1.018785  scalx
      1.014501  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
