 -1.348074528E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.092200E+00  dx in pixels
 -3.261990E+01  dy in pixels
      1.020932  scalx
      1.013354  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
