 -1.351896620E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.298000E+00  dx in pixels
 -3.447000E+01  dy in pixels
      1.017762  scalx
      1.019137  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
