 -1.082162153E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.084441E+00  dx in pixels
 -3.017017E+01  dy in pixels
      1.015247  scalx
      1.019979  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
