 -1.333807653E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.129800E+00  dx in pixels
 -3.023660E+01  dy in pixels
      1.017341  scalx
      1.019056  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
