 -1.366210961E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.255700E+00  dx in pixels
 -3.049960E+01  dy in pixels
      1.015989  scalx
      1.021716  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
