 -1.336972781E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.350700E+00  dx in pixels
 -2.674920E+01  dy in pixels
      1.016967  scalx
      1.020611  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
