 -1.314284073E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.886300E+00  dx in pixels
 -3.052660E+01  dy in pixels
      1.017500  scalx
      1.019615  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
