 -1.027985044E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.924538E+00  dx in pixels
 -3.195563E+01  dy in pixels
      1.014407  scalx
      1.021984  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
