 -1.318490244E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.362200E+00  dx in pixels
 -3.113480E+01  dy in pixels
      1.016919  scalx
      1.020533  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
