 -1.069506042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.162739E+00  dx in pixels
 -3.007492E+01  dy in pixels
      1.015102  scalx
      1.019965  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
