 -1.304921142E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.149600E+00  dx in pixels
 -2.952450E+01  dy in pixels
      1.017356  scalx
      1.018925  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
