 -1.118485416E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.945207E+00  dx in pixels
 -2.972794E+01  dy in pixels
      1.013038  scalx
      1.024528  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
