 -1.348510116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.027080E+01  dx in pixels
 -2.987030E+01  dy in pixels
      1.013951  scalx
      1.024418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
