 -1.026060042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.981036E+00  dx in pixels
 -3.254652E+01  dy in pixels
      1.018163  scalx
      1.014800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
