 -1.324732642E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.510500E+00  dx in pixels
 -3.096920E+01  dy in pixels
      1.020339  scalx
      1.013565  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
