 -1.370994671E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.579400E+00  dx in pixels
 -2.944050E+01  dy in pixels
      1.014468  scalx
      1.023071  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
